OBJECT      = ELEMENT_DEFINITION
   NAME         = "RIGHT_ASCENSION_OFFSET"
   STATUS_TYPE  = "PENDING"
   STATUS_NOTE  = "1.0 2005-08-23 ACR  Draft definition"
   DESCRIPTION  = "
     The RIGHT_ASCENSION_OFFSET gives a distance offset relative to 
     the RIGHT_ASCENSION value quoted within the same scope.  The 
     offset is positive in the direction of increasing right ascension.
     The default unit is arcseconds.  The meaning and implication of 
     the RIGHT_ASCENSION_OFFSET should be explained by using the 
     OFFSET_DESCRIPTION keyword.
     "
   SOURCE_NAME       = "PDS SBN/A.C.Raugh"
   GENERAL_DATA_TYPE = "REAL"
   UNIT_ID           = "ARCSECOND"
   VALID_MAXIMUM     = "N/A"
   VALID_MINIMUM     = "N/A"
   MAXIMUM_LENGTH    = "N/A"
   MINIMUM_LENGTH    = "N/A"
   STANDARD_VALUE_SET          = "N/A"
   STANDARD_VALUE_TYPE         = "N/A"
   STANDARD_VALUE_SET_DESC     = "N/A"
   DEFAULT                     = 0.00
   FORMATION_RULE_DESC         = "N/A"
   SYSTEM_CLASSIFICATION_ID    = "COMMON"
   GENERAL_CLASSIFICATION_TYPE = "PARAM"
END_OBJECT = ELEMENT_DEFINITION

END
